\subsection{Toetsing}
 Tijdens het uitvoeren van de experimenten zullen
de docenten (steeksproefsgewijs) wat vragen stellen over de opstelling en 
de meting. Deze mondeling telt evenzwaar mee als een labjournaal. 
In de praktijk zal je resultaat voor ongeveer 33\% je cijfer
voor het praktikum bepalen.

Het is de bedoeling dat iedereen een verslag inlevert 
van het Millikan experiment, dat in zijn geheel voor 75\% meetelt.
 Meestal zijn deze verslagen zo'n 
tien kantjes lang, maar er zijn ook hele goede verslagen ingeleverd die
korter of langer waren. Voor het maken van een verslag hebben jullie
 aanwijzingen
 gehad tijdens het praktikum in het eerste sememster.
 Bij het nakijken van het ingeleverde werk zal er vooral op
 foutenschatting en foutenrekening worden gelet. Dus als
je een meting doet, schat dan de nauwkeurigheid op basis van het gebruikte
instrument of door de meting een paar keer te herhalen. Om fouten
op meetwaarden door te rekenen op je eindantwoord is soms een hele klus.
 Soms is het  handiger om je formules in bijvoorbeeld EXCEL te programmeren en
vervolgens de meetwaarden binnen de foutenmarges te varieren. De variatie
op het eindantwoord is dan een redelijke schatting van de fout. 
Als je eind-antwoord op gemiddelde meetwaarden is gebaseerd en
 alle  meetfouten zijn statistisch van aard is het afdoende om de fout 
op de gemiddelde waarde te geven.
 Dat is natuurlijk veel gemakkelijker dan alle fouten individueel
door te rekenen. Van eventuele systematische fouten kun je een schatting geven.

Van de andere proefjes dien je een verkort labjournaal in te leveren. Het gaat
dus echt om de relevante zaken die je zelf (als wetenschapper)
in een logboek zou noteren. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:
\begin{itemize}
\item Schets opstelling.
\item Leid de relevante formule af. 
\item Geef meetwaarden in tabelvorm.
\item Maak een grafiek waarin je de meetwaardes vergelijkt met een 
theoretische curve.
\item Interpreteer het resultaat.
\end{itemize}
Uiteraard dienen specifieke vragen, die hieronder in de beschrijving
van de verschillende proefjes gestedl worden, beantwoord te worden.
Het (verkort) labjournaal dient altijd te worden ingeleverd, maar zal 
steekproefsgewijs worden nagekeken.


