\documentstyle[12pt]{article}
\setlength{\textheight}{23.0cm}
\setlength{\textwidth}{16.0cm}
\setlength{\topmargin}{0.0cm}
\setlength{\leftmargin}{0.0cm}
\setlength{\oddsidemargin}{0.0cm}
\setlength{\evensidemargin}{0.0cm}


\begin{document}


\hspace{12cm} 2005

\vspace{3cm}

\begin{center}
{\Huge Practicum Hysterese

-- de opdracht --}  



\vspace{2cm}


1ste jaars practicum elektrodynamica


\vspace{2cm}


A.P. Colijn, M. Vreeswijk (UvA)
\end{center}

\section{Voorbereiding}
Eventueel kun je je geheugen aangaande wisselspanningen 
en impedanties opfrissen door het lezen van NP1 (Cluster 5, signaalbewerking). 

Lees de achtergrond informatie m.b.t. 'practicum hysterese',
 te vinden in de appendix van de syllabus 'Elektrodynamica', thuis door. 
(Opdrachten en verwijzingen in deze appendix moet je negeren;
 het gaat alleen om de informatie.) 

De metingen en opdrachten  stof die we tijdens het practicum hysterese
 gaan verrichten staan in deze folder beschreven.
 Denk bij de metingen aan je veiligheid: gebruik altijd een scheidingstrafo
 tussen een variac en de netspanning!

\end{document}


