\documentclass[a4paper,twoside,12pt]{report}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{wrapfig}

\DeclareGraphicsExtensions{.epsi,.eps,.ps,.eps.gz,.ps.gz,.gif,.epsi.gz}
\DeclareGraphicsRule{.ps.gz}{eps}{.ps.bb}{`gunzip -c #1}
\DeclareGraphicsRule{.eps.gz}{eps}{.eps.bb}{`gunzip -c #1}  

\begin{document}

\noindent \textbf{Gevulde spoel}
\begin{description}
\item{a)} Het magnetisch veld in de lege spoel is bekend: $\vec{B} = \mu_0 N I \hat{z}$. Het magneetveld in een spoel met een paramagnetische kern is uitgerekend in de vorige opgave:  $\vec{B} = \mu N I \hat{z}$.

\item{b)} Een schets van de veldlijnen rondom het grensvlak in de spoel:
\begin{figure}[h]
\center
\includegraphics[width = 0.8\textwidth]{grensvlak.ps}
\end{figure}

\item{c)} Neem een Gauss-pillendoosje op het grensvlak, met een dikte dat zo dus is dat de rand van het pillendoosje geen bijdrage geeft aan de flux. Omdat $\oint \vec{B} \cdot \hat{n} dO$, moet de bijdrage aan de magnetische flux van enkel de deksels van het Gauss-oppervlak nul zijn. De normalen van de deksels wijzen in tegengestelde richting, dus het magnetisch veld net binnen en net buiten het materiaal moet aan elkaar gelijk zijn.


\end{description}



\end{document}