-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000 h_resgu Mean 2.228e-09

RMS 0.003759 Integral 6.694e+04

h_resgu