Mean -1.853e-09 RMS 0.00383 Integral 3.389e+04

guido laser (RO) [mV]

-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 1

10

210

310 h_resguro Mean -1.853e-09 h_resguro