fitted angles A+ C+ A- C- Mask 1 -4.04 NW 0.21 0.09 0.07 0.02 Mask 2 -3.67 NE -0.03 -0.18 -0.11 0.11 Mask 3 -1.54 SE -0.04 -0.31 0.03 -0.02 Mask 4 -0.63 SW -0.02 0.13 -0.21 0.01

Deviations