Carrier z-position (mm)

995 1000 1005 1010

mμ Counts/20

6000

8000

10000

12000

Bot Left Ruler Top Layer #85 Unknown Top Left Ruler Top Layer #56

Bot Left Ruler Bot Layer #86

Top Left Ruler Bot Layer #61 Unknown

Bot Layer 3 #32 Bot Layer 2 #31 Bot Layer 1 #31

Top Layer 1 #24

Top Layer 3 #23

Unknown

Top Layer 2 #23